; STDFU.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "STDFU"
DESCRIPTION  'STDFU Windows Dynamic Link Library'

EXPORTS
 STDFU_GetDeviceDescriptor	
 STDFU_GetDFUDescriptor		
 STDFU_GetStringDescriptor	
 STDFU_GetNbOfConfigurations
 STDFU_GetConfigurationDescriptor
 STDFU_GetNbOfInterfaces
 STDFU_GetNbOfAlternates
 STDFU_GetInterfaceDescriptor
 STDFU_Open			
 STDFU_Close		
 STDFU_Detach		
 STDFU_SelectCurrentConfiguration
 STDFU_Dnload		
 STDFU_Upload		
 STDFU_Getstatus	
 STDFU_Clrstatus	
 STDFU_Getstate		
 STDFU_Abort		