; STDFUFILES.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "STDFUFILES"
DESCRIPTION  'STDFUFILES Windows Dynamic Link Library'

EXPORTS
  STDFUFILES_OpenExistingDFUFile
  STDFUFILES_CreateNewDFUFile
  STDFUFILES_CloseDFUFile
  STDFUFILES_AppendImageToDFUFile
  STDFUFILES_ReadImageFromDFUFile
  STDFUFILES_CreateImage
  STDFUFILES_CreateImageFromMapping
  STDFUFILES_DuplicateImage
  STDFUFILES_FilterImageForOperation
  STDFUFILES_DestroyImageElement
  STDFUFILES_DestroyImage
  STDFUFILES_GetImageNbElement
  STDFUFILES_SetImageElement
  STDFUFILES_GetImageElement
  STDFUFILES_ImageFromFile
  STDFUFILES_ImageToFile
  STDFUFILES_GetImageAlternate
  STDFUFILES_GetImageName
  STDFUFILES_SetImageName
  STDFUFILES_GetImageSize